--
-- PostgreSQL database dump
--

SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = off;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;
SET escape_string_warning = off;

SET search_path = public, pg_catalog;

SET default_tablespace = '';

SET default_with_oids = true;

--
-- Name: fieldnames; Type: TABLE; Schema: public; Owner: pracro; Tablespace: 
--

CREATE TABLE fieldnames (
    name text,
    description text,
    "timestamp" bigint
);


ALTER TABLE public.fieldnames OWNER TO pracro;

--
-- Data for Name: fieldnames; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: pracro
--

COPY fieldnames (name, description, "timestamp") FROM stdin;
cave	Listen over medicintyper og reaktioner som en patient er overfølsom overfor.	0
medicin	Liste over medicin som patienten i forvejen modtager (og som har relevans for undersøgelsen).	0
previous_common_diseases	Liste over tidligere almene sygdomme.	0
amd.consent	Har patienten givet sit samtykke til AMD behandling?	0
amd.indication	Indikation for AMD.	0
amd.information	Har patienten modtaget en informationsfolder om AMD forløbet?	0
tobacco	Information om patientens rygevaner.	0
previous_eye_diseases	Tidligere øjensygdomme som har relevans for aktuelle.	0
snellen.left	Snellen tavle værdi for venstre øje.	0
snellen.right	Snellen tavle værdi for højre øje.	0
etdrs.left	ETDRS værdi for venstre øje.	0
etdrs.right	ETDRS værdi for højre øje.	0
lensmeter.left.sphere	Lensmeter sphere på venstre brille.	0
lensmeter.left.cyl	Lensmeter cylinder på venstre brille.	0
lensmeter.left.axis	Lensmeter akse på venstre brille.	0
lensmeter.right.sphere	Lensmeter sphere på højre brille.	0
lensmeter.right.cyl	Lensmeter cylinder på højre brille.	0
lensmeter.right.axis	Lensmeter akse på højre brille.	0
autorefractor.left.sphere	Autorefraktor sphere på venstre øje.	0
autorefractor.left.cyl	Autorefraktor cylinder på venstre øje.	0
autorefractor.left.axis	Autorefraktor akse på venstre øje.	0
autorefractor.right.sphere	Autorefraktor sphere på højre øje.	0
autorefractor.right.cyl	Autorefraktor cylinder på højre øje.	0
autorefractor.right.axis	Autorefraktor akse på højre øje.	0
tonometer.pressure.left	Tonometer trykmål på venstre øje.	0
tonometer.pressure.right	Tonometer trykmål på højre øje.	0
tonometer.device	Tonometer apparatur benyttet til målingen.	0
oct.left.thickness	OCT tykkelse på venstre øje.	0
oct.left.description	OCT beskrivelse på vrnstre øje.	0
oct.right.thickness	OCT tykkelse på højre øje.	0
oct.comments	OCT kommentarer.	0
oct.right.description	OCT beskrivelse på højre øje.	0
slit_lamp.left.observation	Spaltelampe observation, venstre øje.	0
slit_lamp.left.additional	Spaltelampe supplerende information, venstre øje.	0
slit_lamp.right.observation	Spaltelampe observation, højre øje.	0
slit_lamp.right.additional	Spaltelampe supplerende information, højre øje.	0
90D_lens.implications	90D linse implikationsliste.	0
90D_lens.right.fundus_visibility	Indblik til fundusbaggrunden, højre øje.	0
90D_lens.left.fundus_visibility	Indblik til fundusbaggrunden, venstre øje.	0
amd_preop.conclusion_terminated	AMD forundersøgelse, afsluttes.	0
amd_preop.conclusion_additional	AMD forundersøgelse, bemærkninger.	0
amd_preop.conclusion	AMD forundersøgelse, konklusion.	0
fluorescens.early_fases	Fluorescens tidlige faser.	0
fluorescens.angiografic_fases	Fluorescens angiografiske faser.	0
ocgtt.preparation	Det/de ogctt præparat der er dryppet med.	0
ocgtt.initials	Initialer på den person som har foretaget ocgtt drypning.	0
fluorescens.conclusion	Konklusion på fluoresces undersøgelsen.	0
fluorescens.additional_info	Yderligere information til fluorescens konklusion (membran størrelse og placering)	0
ocgtt.date	Tidspunkt for drypning i unixtime (UTC).	0
missing_eye_left	Indikerer at der ikke kan måles på det venstre øje.	0
missing_eye_right	Indikerer at der ikke kan måles på det højre øje.	0
test1	\N	\N
test2	\N	\N
snellen.left.missing	Den venstre snellen måling er ikke foretaget.	0
snellen.right.missing	Den højre snellen måling er ikke foretaget.	0
lensmeter.left.missing	Den venstre lensmeter måling er ikke foretaget.	0
lensmeter.right.missing	Den højre lensmeter måling er ikke foretaget.	0
journal.resume	Journal resume text	1234274034
fluorescein_injection.eye	Indikation af hvilket øje der injiceres.	0
fluorescein_injection.initials	Initialer på den person som har injiceret fluorescein.	0
fluorescens.eye	Indikation af hvilket øje der beskrives.	0
fluorescens.conclusion.eye	Indikation af hvilket øje der konkluderes på.	0
amd.indication.eye	Indikation af hvilket øje der stilles behandlings indikation på.	0
amd.agreements	Felt til yderligere aftaler med patienten	0
slit_lamp.right.missing	Manglende højre øje, ved spaltelampeundersøgelse.	0
slit_lamp.left.missing	Manglende venstre øje, ved spaltelampeundersøgelse.	0
tonometer.right.missing	Manglende højre øje, ved tonometerundersøgelse.	0
fluorescens.conclusion.other	Fluorescens membran kommentar.	0
tonometer.left.missing	Manglende venstre øje, ved tonometerundersøgelse.	0
oct.left.missing	Manglende venstre øje, ved OCT undersøgelse.	0
autorefractor.left.missing	Manglende venstre øje, ved autorefractor undersøgelse.	0
oct.right.missing	Manglende højre øje, ved OCT undersøgelse.	0
autorefractor.right.missing	Manglende højre øje, ved autorefractor undersøgelse.	0
fluorescens.membrane.size	Fluorescens membran størrelse.	0
fluorescens.membrane.position	Fluorescens membran position.	0
current.when	Aktuelle opstået	0
current.then	Aktuelle udvikling	0
intravitreal.initials	Initialier på den person som ar udført intravitreal injicering.	0
lucentis_treatment.eye	Lucentis behandlig af hvilket øje?	0
five_steps	Gennemgang af de 5 trin.	0
current.symptoms.right	Aktuelle symptomer (liste) på højre øje.	0
current.symptoms.left	Aktuelle symptomer (liste) på venstre øje.	0
amd.subjective_evaluation	Subjektiv evaluering siden sidst.	0
fundus.source	Kilde for fundus evaluering	\N
fundus.randh	Findes der Randhæmorrhagier	\N
fundus.exsud	Findes der Exsudater	\N
\.


--
-- Name: x_fieldnames_name; Type: INDEX; Schema: public; Owner: pracro; Tablespace: 
--

CREATE INDEX x_fieldnames_name ON fieldnames USING btree (name);


--
-- PostgreSQL database dump complete
--

